Panepist h́mio Kr h́thV HU-225 Tmh́ma Epist h́mhVUpologist ẃn Ánoixh 2000 HU-225: Orgánwsh Upologist ẃn 2000-02-09 - bdomáda 2 D. Pneumatik átoV full ádio 2

1h Seir á Ask h́sewn

Proqesm ía éwVParaskeu h́ 18 Febrouar´ iou (bdomáda 3)

Diabáste to kef álaio 1 tou bibl íou kai apant h́ste tiVparak átw erwt h́seiV.

1.1:iiii Tairi áste meton kal útero dunat ó tr ópo káqe l éxh h́ fr ásh tou pr ẃtou katal ógou pou akolouqe í me thn káqe perigraf h́ tou deut érou katal ógou. Dẃste thn ap ánthsh saV san zeugária grammátwn -ariqm ẃn. H antisto ícish pr épei na eínai amfimonos h́manth .

(a) afa íresh (b) assembler (g) kruf h́ mnh́mh (cache) (d) kentrik h́ monáda epexergas íaV(CPU) (e) chip (yhf ída ) (z) metafrast h́V(compiler) (h) oikogéneia upologist ẃn (q) élegcoV (i) datapath (k) el áttwma (l ) die (m) ap ódosh (yield) (n) ulopo íhsh (x) entol h́ (o) arcitektonik h́ sun ólou entol ẃn (p) oloklhrwm éno kúklwma (r ) mnh́mh (s ) leitourgik ó s ústhma (t) epexergast h́V(processor) (u) hmiagwgóV(semiconductor) (f) uperupologist h́V(supercomputer) (c) transistor (y) VLSI (pol ú megálh kl ímaka olokl h́rwshV ) (w) dunamikh́ mnh́mh tuca íaVprosp élashV (DRAM)

(1) Pr ógramma pou diaceir ízetai touV pórouV enóV upologist h́ proV ófeloV twn állwn programm átwn pou tr écoun ekeí. (2) Sugkekriménh afa íresh thn opoía prosf érei to ulik ó sta kátw epípeda tou logismiko ú. (3) Energó méroV tou upologist h́, pou akolouqe í tiV odhgíeVtwn programm átwn kat á grámma. Prosq étei, sugkr ínei ariqmo úV, klp . (4) Állo ónoma tou epexergast h́. (5) Sullog h́ ulopoi h́sewn tou ídiou s únolou entol ẃn. Proef érontai thn ídia epoch́ kai diaf éroun se kóstoV kai se epidóseiV. (6) Tr ópoVsced íashV uliko ú kai logismiko ú. To s ústhma apotele ítai ap ó ierarcik á epípeda , kai káqe epípedo kr úbei tiVleptom éreieV tou parak átw epipédou. (7) MéroV tou epexergast h́ pou ektele í ariqmhtik éVpr áxeiV. (8) MéroV tou epexergast h́ pou l éei sto datapath, th mnh́mh, kai tiVperifereiak éVsuskeu éVti na kánoun , s úmfwna metiVentol éVtou progr ámmatoV. (9) Mhcan h́ uyhl ẃn epidósewn , kóstouV ánw tou 1 ekatommur íou Eur ẃ. (10) Ulik ó (hardware) pou upako úei to epípedo afa íreshV tou s únolou entol ẃn. (11) Memonwḿenh odhgía ston upologist h́. (12) Oloklhrwm éno kúklwma pou crhsimopoie ítai sucn á sthn kentrik h́ mnh́mh. (13) Oloklhr ẃnei ekatont ádeVcili ádeVéwVekatommúria transistors se ḿia móno yhf ída . (14) Oloklhr ẃnei dekádeVéwVekatont ádeVtransistors se ḿia móno yhf ída . (15) Qésh twn programm átwn ótan tr écoun , mazí kai meta apara íthta dedoména. (16) Mikroskopik ó skoupid áki se miá féta purit íou. (17) Enallaktik h́ onomas ía enóVdie h́ oloklhrwm énou kukl ẃmatoV.

2 Panep . Kr h́thV - HU-225, Án. 2000 - full ádio 2

(18) DiakópthV on/off hlektrik á elegc ómenoV. (19) Posost ó kal ẃn dies metaxú tou sun ólou twn dies sth féta purit íou. (20) Ulik ó pou den ágei pol ú kal á ton hlektrism ó. (21) Pr ógramma pou metatr épei th sumbolik h́ morf h́ entol ẃn se duadik h́ morf h́. (22) Pr ógramma pou metatr épei odhgíeVap ó morf h́ uyhlo ú epipédou se glẃssa assembly. (23) Mikr h́, grh́gorh mnh́mh pou paremb áletai mprost á ap ó thn kentrik h́ mnh́mh. (24) Orqog ẃnio komáti pou prok úptei ap ó temacism ó fétaV purit íou.

1.2:iiii ´EnaV sklhr óVmagnhtik óVdískoV peristr éfetai metac úthta 7200 strof éVan á lept ó (SAL - RPM). H mésh kaqust érhsh mécri na ft ásoun ta epiqumht á dedoména kátw ap ó thn kefal h́, afo ú h kefal h́ breqe í sth swst h́ troci á, eínai o cr ónoVmish́Vperistrof h́V. (a) P ósh eínai aut h́ h mésh kaqust érhsh se ms; (b) P ósh gínetai an o dískoV peristr éfetai me10800 RPM; (g) Qewreíste énan upologist h́ pou ektele í 100 ekatommúria entol éVto deuter ólepto. P ósoV eínai o mésoV cr ónoVekt éleshV miáVentol h́Vse ns; (d) P óseV per´ipou entol éVektele í o upologist h́V tou (g) mésa se ḿia ap ó tiV anamon éVtou dískou (b);

1.3:iiii Qewreíste éna bibl ío 400 sel ídwn me méson óro 50 grammẃn an á sel ída kai 100 carakt h́rwn an á grammh́ (to bibl ío eínai sk éto keímeno, cwr íVsc h́mata ). Per ípou pósa MBytes kai pósa Mbits crei ázontai giá thn apoq h́keush /metádosh auto ú tou bibl íou; P ósh ẃra qa párei aut h́ h metádosh mésw miáV grammh́V (a) apl h́V thlefwnik h́V me modem twn 9600 Baud, dhlad h́ 9600 bits an á deuter ólepto, (b) ethernet twn 10 Mbits/s (10 ekatommúria bits an á deuter ólepto, an aut h́ h tac úthta tou ethernet h́tan ekmetalle úsimh 100%, (g) ATM twn 155 Mbits/s;

1.4:iiii Qewreíste óti h féta purit íou (wafer) A écei pánw thV dipl ásio pl h́qoV ap ó dies ap ’ ósa écei h féta B, kai óti oi dúo féteV kataskeu ásthkan me thn ídia diadikas ía (kai epoménwV écoun thn ídia puknóthta elattwm átwn an á monáda epifane íaV). Qa kost ízei o énaV ap ó touV dúo túpouV dies per´ipou dipl ásia ap ’ óso o álloV , h́ h diafor á qa eínai mállon megalúterh ; Exhgeíste diaisqhtik á (óci memaqhmatik á).

1.5:iiii Ektimeíste contrik á pósa transistors cwr áne se éna M auto ú tou keiménou, crhsimopoi óntaV tiVdiergas íeVkataskeu h́Vtwn schm átwn 1.9 kai 1.18.

1.6:iiii To pont íki tou upologist h́ saV metadídei ap óluth qésh h́ scetik h́ kínhsh móno ston epexergast h́; Giat í;

1.7:iiii Me to ruqmó pro ódou thV tecnolog íaV twn chips mnh́mhVpou eídate sto kef álaio 1, per´ipou póte qa bgoún sthn agor á ta chips tou 1 gigabit; Pe íte se poiá stoice ía poiáV sel ídaV sthr ízeste , kai deíxte ti pr áxeiVkánete .

1.8:iiii (a) Ti h́tan o ENIAC; (b) Poi óVh́tan o von Neumann kai ti ékane ; (g) O Maurice Wilkes; (d) Poi á eínai h kúria diafor á thV arcitektonik h́VHarvard ap ó thn "állh " arcitektonik h́; (e) Ti h́tan o CRAY-1; (z) Me póseV... tosti éreV isodunamo úse , ap ó ápoyh paragwg h́V qermóthtaV o CRAY-1; P ẃVsugkr ínetai contrik á h tac útht á tou kai to kóstoV tou meaut á enóVs úgcronou proswpiko ú upologist h́ (póseV for éVpánw h́ kátw );